LIBRARY ERRMSG INITINSTANCE
PROTMODE

DESCRIPTION 'Standard PM program error handler. Copyright (c) 1989 Rick Yoder'

DATA MULTIPLE

SEGMENTS
    STATICDATA          CLASS 'FAR_DATA' READONLY
    STATICDATA_CONST    CLASS 'FAR_DATA' READONLY
    STATICDATA_BSS      CLASS 'FAR_DATA' READONLY

EXPORTS
    _ErrMessageBox  @1
